en	An authentication exception occurred.
und	Памылка аўтэнтыфікацыі.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Дадзеныя аўтэнтыфікацыі не знойдзены.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Запыт аўтэнтыфікацыі не можа быць апрацаваны ў сувязі з праблемай у сістэме.

en	Invalid credentials.
und	Несапраўдныя дадзеныя аўтэнтыфікацыі.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Нехта іншы ўжо выкарыстаў гэтыя кукі (cookie).

en	Not privileged to request the resource.
und	Адсутнічаюць правы на запыт гэтага рэсурсу.

en	Invalid CSRF token.
und	Несапраўдны CSRF-токен.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Не знойдзен правайдар аўтэнтыфікацыі, які можа падтрымліваць гэты токен аўтэнтыфікацыі.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Сесія не даступна, яе час скончыўся, або кукі (cookies) выключаны.

en	No token could be found.
und	Токен не знойдзен.

en	Username could not be found.
und	Імя карыстальніка не знойдзена.

en	Account has expired.
und	Скончыўся тэрмін дзеяння акаўнта.

en	Credentials have expired.
und	Скончыўся тэрмін дзеяння дадзеных аўтэнтыфікацыі.

en	Account is disabled.
und	Акаўнт адключан.

en	Account is locked.
und	Акаўнт заблакіраван.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Зашмат няўдалых спроб уваходу, калі ласка, паспрабуйце пазней.

en	Invalid or expired login link.
und	Спасылка для ўваходу несапраўдная або пратэрмінаваная.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	Занадта шмат няўдалых спроб уваходу ў сістэму, паспрабуйце спробу праз %minutes% хвіліну.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
und	Занадта шмат няўдалых спроб уваходу ў сістэму, паспрабуйце спробу праз %minutes% хвілін.