en	An authentication exception occurred.
und	Συνέβη ένα σφάλμα πιστοποίησης.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Τα στοιχεία πιστοποίησης δε βρέθηκαν.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Το αίτημα πιστοποίησης δε μπορεί να επεξεργαστεί λόγω σφάλματος του συστήματος.

en	Invalid credentials.
und	Λανθασμένα στοιχεία σύνδεσης.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Το Cookie έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλο.

en	Not privileged to request the resource.
und	Δεν είστε εξουσιοδοτημένος για πρόσβαση στο συγκεκριμένο περιεχόμενο.

en	Invalid CSRF token.
und	Μη έγκυρο CSRF token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Δε βρέθηκε κάποιος πάροχος πιστοποίησης που να υποστηρίζει το token πιστοποίησης.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Δεν υπάρχει ενεργή σύνοδος (session), είτε έχει λήξει ή τα cookies δεν είναι ενεργοποιημένα.

en	No token could be found.
und	Δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί κάποιο token.

en	Username could not be found.
und	Το όνομα χρήστη δε βρέθηκε.

en	Account has expired.
und	Ο λογαριασμός έχει λήξει.

en	Credentials have expired.
und	Τα στοιχεία σύνδεσης έχουν λήξει.

en	Account is disabled.
und	Ο λογαριασμός είναι απενεργοποιημένος.

en	Account is locked.
und	Ο λογαριασμός είναι κλειδωμένος.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Πολλαπλές αποτυχημένες απόπειρες σύνδεσης, παρακαλούμε ξαναδοκιμάστε αργότερα.

en	Invalid or expired login link.
und	Μη έγκυρος ή ληγμένος σύνδεσμος σύνδεσης.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	Πολλαπλές αποτυχημένες απόπειρες σύνδεσης, παρακαλούμε ξαναδοκιμάστε σε %minutes% λεπτό.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
und	Πολλαπλές αποτυχημένες απόπειρες σύνδεσης, παρακαλούμε ξαναδοκιμάστε σε %minutes% λεπτά.