en	An authentication exception occurred.
und	Nagkaroon ng isang pagbubukod sa pagpapatotoo.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Hindi matagpuan ang mga kredensyal ng pagpapatotoo.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Ang kahilingan sa pagpapatotoo ay hindi naproseso dahil sa isang problema sa system.

en	Invalid credentials.
und	Di-wastong mga kredensyal.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Ang Cookie ay ginamit na ng ibang tao.

en	Not privileged to request the resource.
und	Walang pribilehiyo upang humingi ng mga bagong mapagkukunan.

en	Invalid CSRF token.
und	Di-wastong token ng CSRF.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Walang nahanap na provider ng pagpapatotoo upang suportahan ang token ng pagpapatotoo.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Walang magagamit na session, alinman sa nag-time out o ang cookies ay hindi pinagana.

en	No token could be found.
und	Walang makitang token.

en	Username could not be found.
und	Hindi makita ang username.

en	Account has expired.
und	Nag-expire na ang account.

en	Credentials have expired.
und	Nag-expire na ang mga kredensyal.

en	Account is disabled.
und	Ang account ay hindi pinagana.

en	Account is locked.
und	Ang account ay naka-lock.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Napakaraming nabigong mga pagtatangka sa pag-login, mangyaring subukang muli sa ibang pagkakataon.

en	Invalid or expired login link.
und	Inbalido o nagexpire na ang link para makapaglogin.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	Napakaraming nabigong mga pagtatangka sa pag-login, pakisubukan ulit sa% minuto% minuto.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	Napakaraming nabigong mga pagtatangka sa pag-login, pakisubukan ulit sa% minuto% minuto.