ur	An authentication exception occurred.
und	ایک تصدیقي خرابی پیش آگئی ۓ

ur	Authentication credentials could not be found.
und	درج کردھ ریکارڈ نہیں مل سکا

ur	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	سسٹم کی خرابی کی وجہ سے تصدیق کی درخواست پر کارروائی نہیں ہو سکی

ur	Invalid credentials.
und	غلط ڈیٹا

ur	Cookie has already been used by someone else.
und	کوکی پہلے ہی کسی اور کے ذریعہ استعمال ہو چکی ہے

ur	Not privileged to request the resource.
und	وسائل کی درخواست کرنے کا اختیار نہیں ہے

ur	Invalid CSRF token.
und	ٹوکن غلط ہے CSRF

ur	No authentication provider found to support the authentication token.
und	تصدیقی ٹوکن کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی تصدیقی کنندہ نہیں ملا

ur	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	کوئی سیشن دستیاب نہیں ہے، یا تو اس کا وقت ختم ہو گیا ہے یا کوکیز فعال نہیں ہیں

ur	No token could be found.
und	کوئی ٹوکن نہیں مل سکا

ur	Username could not be found.
und	يوذر نہیں مل سکا

ur	Account has expired.
und	اکاؤنٹ کی میعاد ختم ہو گئی ہے

ur	Credentials have expired.
und	اسناد کی میعاد ختم ہو چکی ہے

ur	Account is disabled.
und	اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے

ur	Account is locked.
und	اکاؤنٹ لاک ہے

ur	Too many failed login attempts, please try again later.
und	لاگ ان کی بہت زیادہ ناکام کوششیں ہو چکی ہیں، براۓ کرم بعد میں دوبارہ کوشش کریں

ur	Invalid or expired login link.
und	غلط یا ختم شدھ لاگ ان لنک

ur	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	منٹ باد %minutes% لاگ ان کی بہت زیادہ ناکام کوششیں ہو چکی ہیں، براۓ کرم دوبارھ کوشيش کريں

ur	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
und	منٹ باد %minutes% لاگ ان کی بہت زیادہ ناکام کوششیں ہو چکی ہیں، براۓ کرم دوبارھ کوشيش کريں